Hohlkammerplatte 4/0 farbig
800 x 600 mm

Datenformat:
810 x 610 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format sind 5mm Beschnitt enthalten. Ob Sie das Schild im Hoch oder Querformat anlegen ist egal.
Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.
Endformat:
800 x 600mm
Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten
zugeschnitten.
Sicherheitsabstand: 5mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion